0 500 1000 1500 2000 Time (s) 0 2 4 6 8 10

Mass flow (kg/s)

Manipulated variables

F_C^{MPC} F_H^{MPC} F_C^{SRC} F_H^{SRC}

0 500 1000 1500 2000 Time (s) 26

27

28

29

30

Temperature (^°C)

Controlled variable

T_H^{MPC} F_C^{SRC} T_H^{SP}