0 molfraction 1

C1

BCD

ABC

A

D

α = [ 14 7 3 1] z = [ 0.25 0.25 0.25 0.25] q = [ 0.80] Stages:60 in each column

0 molfraction 1

C21

C22

CD

BC

AB

B

D A

C

0 molfraction 1

C31

C32

C33

D

C

B

A

C

D B

C A

B

0 0.5 1 0 0.5 1