\section{Sammensetning naturgass}
\label{V:NG}

I tabell \ref{tab:NG} er sammensetningen til naturgassen før og etter flytendegjøring gitt. Det normaliserte gjennomsnittet i tredje kolonne er brukt i simuleringene. Tallene er hentet fra Linde.%[REF]


\begin{table}[!htb]
\centering
\caption{{\small{Sammensetning naturgass. Molprosent}}}
\small
\def\~{\phantom{0}}
\def\Hline{\noalign{\hrule height 3\arrayrulewidth}}
\def\ExSp#1{\noalign{\vskip #1}}			 % Xtra space
\begin{tabular}{clcc}\ExSp{0.4ex}\Hline\ExSp{0.4ex}
Komponent & Før flytende-~~ & Etter flytende-	& Gjennom-~~\\
					& gjøring   			& gjøring 				& snitt (norm)\\\hline\ExSp{0.4ex}
Metan			& 90,76						& 93,05				 		& 92,55\\
Etan			& ~~6,15  				& ~~5,82		 			& ~~1,42\\
Propan		& ~~1,87 					& ~~0,96	   			& ~~6,03\\
Andre			& 1,22  					& ~~0,17					& ~~0\\	 
\ExSp{0.4ex}\Hline                
\label{tab:NG}
\end{tabular}
\end{table}
