\section{Hysys}

\subsection{Simuleringene}
\label{V:SimBeskr}
Følgende er satt i simuleringene (Strømmenes nummerering referer til modell nummer 1): 

\flushleft
\begin{itemize}
\item Massestrøm, temperatur og trykk til alle varme strømmer (strøm nr 20-31)
\item Temperatur til kalde strømmer inn  i LNG-vekslerne (nr 4, 9 og 13)
\item Massestrøm, temperatur og gassfraksjon (lik 0) til  forkjølingsmediet etter kondensasjon (strøm 1)
\item Ved miksing av strømmer (MIX-100, -101 og 102), er trykkene satt til å være like
\item Null trykktap over varmevekslere og vannkjølere
\item 50\% åpning på ventiler
\item 100\% virkningsgrad i kompressorer
\item Peng-Robinsons tilstandsliking er brukt som grunnlag i termodynamiske beregninger
\end{itemize}

Strømsplittene etter underkjøling av kjølemediet bestemmes ved sammenlikning av inntemperaturen til naturgassen (strøm 28, 29 og 30) og uttemperaturen til kjølemediet (strøm 5, 10 og 14). Til dette brukes adjust-blokker i Hysys, der offset er -3\gC. 

Set-blokker er brukt for å sette temperaturer på kjølte strømmer.

\subsection{Strømdata}
\label{V:strdata}
Masse- og energistrømmer er gitt i det følgende. Flytskjema med nummererte strømmer er vedlagt for hver modell. 

\newpage
\subsubsection{Modell nr 1: 3P HC SC}
Tretrykks hydrokarbonkrets med intern underkjøling
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow1}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr1.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr1.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 2: 3P CO2 SC}
Tretrykks \co2-krets med underkjøling.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow2}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr2.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr2.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 3: 3P CO2 SC IC}
\label{V:mod3}
Tretrykks \co2-krets med underkjøling og mellomkjøling.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow3}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr3.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr3.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 4: 3P CO2 SC IC EXPliq}
\label{V:strdata4}
Tretrykks \co2-krets med underkjøling,mellomkjøling og turbiner ved trykkavspenning i væskeområdet.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow4}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr4.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr4.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 5: 4P CO2 SC}
Firetrykks \co2-krets med underkjøling.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow5}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr5.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr5.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 6: 4P CO2 SC IC}
Firetrykks \co2-krets med underkjøling og mellomkjøling.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow6}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr6.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr6.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 7: 4P CO2 SC IC EXPliq}
\label{V:strdata7}
Firetrykks \co2-krets med underkjøling, mellomkjøling og væskeekspandere.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow7}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr7.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr7.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 8: 3P CO2 SC ICpart}
Tretrykks \co2-krets med intern underkjøling og mellomkjøling i de to øverste trinn.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow8}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr8.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr8.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 9: 4P CO2 SC ICpart}
Firetrykks \co2-krets med intern underkjøling og mellomkjøling i de to øverste trinn.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow9}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr9.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr9.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 10: 3P CO2 SC IC EXP}
Tretrykks \co2-krets med intern underkjøling, mellomkjøling og turbiner istedenfor ventiler ved trykkavspenning.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow10}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr10.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr10.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 11: 3P CO2 IC}
Tretrykks \co2-krets med mellomkjøling, ingen intern underkjøling.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow11}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr11.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr11.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 12: 3P CO2 IC EXP}
Tretrykks \co2-krets med mellomkjøling og turbiner istedenfor ventiler,
ingen intern underkjøling.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow12}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr12.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr12.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 13: 3P CO2 SC IC2 EXP}
Tretrykks \co2-krets med full intern underkjøling (som HC-prosess), mellomkjøling og turbiner istedenfor ventiler.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow13}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr13.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr13.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 14: 3P HC SC cond20}
Firetrykks HC-krets med underkjøling, mellomkjøling og turbiner istedenfor ventiler ved trykkaavspenning.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow14}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr14.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr14.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 15: 3P CO2 SC IC cond20}
Tretrykks \co2-krets med intern underkjøling, mellomkjøling og kjølevannstemperatur økt med 12\gC{}.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow15}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr15.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr15.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 16: 3P HC SC IC}
Tretrykks HC-krets med intern underkjøling og mellomkjøling.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow16}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr16.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr16.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 17: 3P HC SC dP}
Tretrykks HC-krets med intern underkjøling og trykktap i rør.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow17}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr17.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr17.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 18: 3P CO2 SC IC dP}
Tretrykks \co2-krets med intern underkjøling, mellomkjøling og trykktap i rør.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow18}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr18.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr18.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 19: 3P HC SC IC 75}
Tretrykks HC-krets med intern underkjøling og mellomkjøling og 75\% virkningsgrad i kompressorer.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow19}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr19.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr19.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 20: 3P CO2 SC IC75}
Tretrykks \co2-krets med intern underkjøling og mellomkjøling og 75\% virkningsgrad i kompressorer.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow20}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr20.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr20.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 21: 3P CO2 SC ICpart EXPliq}
Tretrykks \co2-krets med intern underkjøling, mellomkjøling i de to øverstetrykknivåene og væskeekspandere.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow21}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr21.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr21.pdf}

\newpage
\subsubsection{Modell nr 22: 4P CO2 SC ICpart EXPliq}
Firetrykks \co2-krets med intern underkjøling, mellomkjøling i de to øverste trykknivåene og væskeekspandere.
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow22}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MStr22.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EStr22.pdf}


\newpage
\subsubsection{Forkjøling med NG som eneste varme strøm}
\label{V:bareNG}
\begin{figure}[!pb]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth,height=!]{Vedlegg/Hysys/Flow1}
\end{figure}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/MbareNG.pdf}
\includepdf{Vedlegg/Hysys/EbareNG.pdf}
