\section{Strømdata for entalpiavlesninger}
\label{V:EntalpiHysys}
I det følgende er data for strømmene før og etter fordamper og kompressor i modell 3 gjengitt. Flyskjema kan sees i Vedlegg \ref{V:strdata} på side \ref{V:mod3}.


\begin{verbatim}
Name														4
Vapour 													0,186061911507350
Temperature [C]									-11,0000000000000
Pressure [kPa]									2529,49103270096
Molar flow [kgmole/h]						18181,4072768816
Mass flow [kg/h]								800158,293926631
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]		969,495141517381
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]			-406351,592250076
Molar Entropy [kJ/kgmoleC]			99,9686133466610
Heat Flow [kJ/h]								-7388043796,30796
									
Name														12
Vapour 													1,00000000000000
Temperature [C]									4,94970779426257
Pressure [kPa]									2529,49103270096
Molar flow [kgmole/h]						18181,4072768816
Mass flow [kg/h]								800158,293926631
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]		969,495141517381
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]			-395925,4305439166
Molar Entropy [kJ/kgmoleC]			139,650781121154
Heat Flow [kJ/h]								-7198481503,99365	

Name														9
Vapour 													0,145419112930672
Temperature [C]									-31,0000000000000
Pressure [kPa]									1341,59306730384
Molar flow [kgmole/h]						30179,6533074854
Mass flow [kg/h]								1328197,51156009
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]		1609,28286841085
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]			-408530,818414099
Molar Entropy [kJ/kgmoleC]			92,1866032504418
Heat Flow [kJ/h]								-12329318465,1608

Name														11
Vapour 													1,00000000000000
Temperature [C]									-12,5968826140987
Pressure [kPa]									1341,59306730384
Molar flow [kgmole/h]						30179,6533074854
Mass flow [kg/h]								1328197,51156009
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]		1609,28286841085
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]			-395961,515158796
Molar Entropy [kJ/kgmoleC]			143,975652873959
Heat Flow [kJ/h]								-11949981250,5991

Name														24
Vapour 													0,119995850300799
Temperature [C]									-51,0000000000000
Pressure [kPa]									632,163945761606
Molar flow [kgmole/h]						14360,1431343111
Mass flow [kg/h]								631985,602429305
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]		765,732200384249
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]			-410463,332610437
Molar Entropy [kJ/kgmoleC]			84,6896691002121
Heat Flow [kJ/h] 								-5894312207,67221

Name														25
Vapour 													1,00000000000000
Temperature [C]									-33,1908726309334
Pressure [kPa]									632,163945761606
Molar flow [kgmole/h]						14360,1431343111
Mass flow [kg/h]								631985,602429305
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]		765,732200384249
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]			-396348,261837584
Molar Entropy [kJ/kgmoleC]			148,108933043089
Heat Flow [kJ/h]								-5691617771,02311

Name														28
Vapour 													1,00000000000000
Temperature [C]									14,19680916965320
Pressure [kPa]									1341,5930673038
Molar flow [kgmole/h]						14360,1431343111
Mass flow [kg/h]								631985,602429305
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]		765,732200384249
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]			-394830,246448747
Molar Entropy [kJ/kgmoleC]			148,108931738625
Heat Flow [kJ/h]								-5669818852,75932

Name														26
Vapour 													1,00000000000000
Temperature [C]									-5,987884082005390
Pressure [kPa]									1341,593067303840
Molar flow [kgmole/h]						44539,79644179650
Mass flow [kg/h]								1960183,113989400
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]		2375,015068795100
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]			-395680,6946192210
Molar Entropy [kJ/kgmoleC]			145,0400039879780
Heat Flow [kJ/h]								-17623537594,28870

Name														29
Vapour 													1,00000000000000
Temperature [C]									38,550977488290900
Pressure [kPa]									2529,491032700960
Molar flow [kgmole/h]						44539,79644179650
Mass flow [kg/h]								1960183,113989400
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]		2375,015068795100
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]			-394338,9041053210
Molar Entropy [kJ/kgmoleC]			145,0400040238830
Heat Flow [kJ/h]								-17563774517,93210

Name														14
Vapour 													1,00000000000000
Temperature [C]									7,112533179452380
Pressure [kPa]									2529,491032700960
Molar flow [kgmole/h]						62721,20371867810
Mass flow [kg/h]								2760341,407916030
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]		3344,510210312480
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]			-395819,2840375860
Molar Entropy [kJ/kgmoleC]			140,0309518906890
Heat Flow [kJ/h]								-24826261949,90270

Name														15
Vapour 													1,00000000000000
Temperature [C]									57,112995655534300
Pressure [kPa]									4829,502850174580
Molar flow [kgmole/h]						62721,20371867810
Mass flow [kg/h]								2760341,407916030
Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]		3344,510210312480
Molar Enthalpy [kJ/kgmole]			-394507,2807612740
Molar Entropy [kJ/kgmoleC]			140,0309515282800
Heat Flow [kJ/h]								-24743971525,12960
\end{verbatim}
