\section*{Forord}
\addcontentsline{toc}{section}{Forord}

%\markright{FORORD}

Rapporten er et resultat av prosjektarbeid utført høsten 2003 ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Institutt for Kjemisk Prosessteknologi, i samarbeid med Statoil.\\

\noi Hovedveileder og medveileder ved NTNU har vært henholdsvis Sigurd\\ Skogestad og Jørgen Bauck Jensen. I tillegg har Tore Haug Warberg i stor grad bidratt i forbindelse med termodynamiske beregninger i MatLab.\\

\noi Jostein Pettersen, kontaktperson og veileder i Statoil, har bidratt til god forståelse av prosessen samt gitt tilgang til nødvendige anleggsdata.\\

\noi Takk til hver av de ovennevnte, som alle har vært til stor hjelp under arbeidet med prosjektet.\\[50pt]
\begin{center}
Trondheim 01.12.2003
\\[20pt]
%\hline
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\\
Ingrid Kristine Wold
\end{center}