220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 x 10^4

Entalpidifferanse over fordamper, overheting: 15 K

Temperatur i fordamper [K]

Entalpidifferanse [J/mol]

220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Temperatur i fordamper [K]

Prosentvis avvik [%]

Avvik for Peng Robinson relativt til Span Wagner

Peng Robinson Span Wagner